%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%abreviaturas e siglas  %% opcional, mas recomendado

\begin{abreviaturasesiglas}  %% insira abaixo suas abreviaturas conforme o modelo.

%% sigla (separador: &--&) significado (quebra de linha: \\)
\\
$A_{LW}$    &--&  Área do corpo d'água aberto na seca\\
$A_{HW}$   &--&  Área do corpo d'água aberto na cheia \\
Comb. classif.  &--&  Combinação dos resultados da classificação\\
Dilat.  &--&  Dilatação\\
ERDAS  &--& \textsl{Earth Resources Data Analysis System}\\\\
Georref.  &--&  Georreferenciamento\\
Graf.  &--&  Gráficos\\
HRV  &--&  \textsl{High Resolution Visible} \\
ISODATA &--& \textsl{Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique}\\
m  &--&  metros\\
MDE  &--& Modelo Digital de Elevação \\
N  &--&  Não \\
OWSI   &--&  \textsl{Open-Water Stability Index}\\
PAN  &--&  Pancromático \\
S  &--&  Sim \\
SPOT  &--& \textsl{Satellite Pour l'Observation de la Terre} \\
SRTM  &--&  \textsl{Shuttle Radar Topography Mission}\\
Superv.  &--&  Supervisionada\\
Tab.  &--&  Tabelas\\
TM  &--&  \textsl{Thematic Mapper} \\
$V_1$   &--&   Variável altura do ninho \\
$V_2$   &--& Variável distância do ninho ao corpo d'água\\
$V_3$   &--&  Variável uso do solo\\
$V_4$   &--&  Variável índice de estabilidade do corpo d'água\\
$V_5$   &--&  Variável adequabilidade de uma área\\
$V_6$   &--&  Variável porcentagem de sombra\\
XP &--&  Multiespectral \\

\end{abreviaturasesiglas}
